DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_FIRED_TRIGGERS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_SCHEDULER_STATE;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_LOCKS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_CRON_TRIGGERS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_BLOB_TRIGGERS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_TRIGGERS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_JOB_DETAILS;
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_CALENDARS;

-- ----------------------------
-- 1、存储每一个已配置的 jobDetail 的详细信息
-- ----------------------------
create table QRTZ_JOB_DETAILS (
    sched_name           varchar(120)    not null            comment '调度名称',
    job_name             varchar(200)    not null            comment '任务名称',
    job_group            varchar(200)    not null            comment '任务组名',
    description          varchar(250)    null                comment '相关介绍',
    job_class_name       varchar(250)    not null            comment '执行任务类名称',
    is_durable           varchar(1)      not null            comment '是否持久化',
    is_nonconcurrent     varchar(1)      not null            comment '是否并发',
    is_update_data       varchar(1)      not null            comment '是否更新数据',
    requests_recovery    varchar(1)      not null            comment '是否接受恢复执行',
    job_data             blob            null                comment '存放持久化job对象',
    primary key (sched_name, job_name, job_group)
) engine=innodb comment = '任务详细信息表';

-- ----------------------------
-- 2、 存储已配置的 Trigger 的信息
-- ----------------------------
create table QRTZ_TRIGGERS (
    sched_name           varchar(120)    not null            comment '调度名称',
    trigger_name         varchar(200)    not null            comment '触发器的名字',
    trigger_group        varchar(200)    not null            comment '触发器所属组的名字',
    job_name             varchar(200)    not null            comment 'qrtz_job_details表job_name的外键',
    job_group            varchar(200)    not null            comment 'qrtz_job_details表job_group的外键',
    description          varchar(250)    null                comment '相关介绍',
    next_fire_time       bigint(13)      null                comment '上一次触发时间（毫秒）',
    prev_fire_time       bigint(13)      null                comment '下一次触发时间（默认为-1表示不触发）',
    priority             integer         null                comment '优先级',
    trigger_state        varchar(16)     not null            comment '触发器状态',
    trigger_type         varchar(8)      not null            comment '触发器的类型',
    start_time           bigint(13)      not null            comment '开始时间',
    end_time             bigint(13)      null                comment '结束时间',
    calendar_name        varchar(200)    null                comment '日程表名称',
    misfire_instr        smallint(2)     null                comment '补偿执行的策略',
    job_data             blob            null                comment '存放持久化job对象',
    primary key (sched_name, trigger_name, trigger_group),
    foreign key (sched_name, job_name, job_group) references QRTZ_JOB_DETAILS(sched_name, job_name, job_group)
) engine=innodb comment = '触发器详细信息表';

-- ----------------------------
-- 3、 存储简单的 Trigger，包括重复次数，间隔，以及已触发的次数
-- ----------------------------
create table QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS (
    sched_name           varchar(120)    not null            comment '调度名称',
    trigger_name         varchar(200)    not null            comment 'qrtz_triggers表trigger_name的外键',
    trigger_group        varchar(200)    not null            comment 'qrtz_triggers表trigger_group的外键',
    repeat_count         bigint(7)       not null            comment '重复的次数统计',
    repeat_interval      bigint(12)      not null            comment '重复的间隔时间',
    times_triggered      bigint(10)      not null            comment '已经触发的次数',
    primary key (sched_name, trigger_name, trigger_group),
    foreign key (sched_name, trigger_name, trigger_group) references QRTZ_TRIGGERS(sched_name, trigger_name, trigger_group)
) engine=innodb comment = '简单触发器的信息表';

-- ----------------------------
-- 4、 存储 Cron Trigger，包括 Cron 表达式和时区信息
-- ---------------------------- 
create table QRTZ_CRON_TRIGGERS (
    sched_name           varchar(120)    not null            comment '调度名称',
    trigger_name         varchar(200)    not null            comment 'qrtz_triggers表trigger_name的外键',
    trigger_group        varchar(200)    not null            comment 'qrtz_triggers表trigger_group的外键',
    cron_expression      varchar(200)    not null            comment 'cron表达式',
    time_zone_id         varchar(80)                         comment '时区',
    primary key (sched_name, trigger_name, trigger_group),
    foreign key (sched_name, trigger_name, trigger_group) references QRTZ_TRIGGERS(sched_name, trigger_name, trigger_group)
) engine=innodb comment = 'Cron类型的触发器表';

-- ----------------------------
-- 5、 Trigger 作为 Blob 类型存储(用于 Quartz 用户用 JDBC 创建他们自己定制的 Trigger 类型，JobStore 并不知道如何存储实例的时候)
-- ---------------------------- 
create table QRTZ_BLOB_TRIGGERS (
    sched_name           varchar(120)    not null            comment '调度名称',
    trigger_name         varchar(200)    not null            comment 'qrtz_triggers表trigger_name的外键',
    trigger_group        varchar(200)    not null            comment 'qrtz_triggers表trigger_group的外键',
    blob_data            blob            null                comment '存放持久化Trigger对象',
    primary key (sched_name, trigger_name, trigger_group),
    foreign key (sched_name, trigger_name, trigger_group) references QRTZ_TRIGGERS(sched_name, trigger_name, trigger_group)
) engine=innodb comment = 'Blob类型的触发器表';

-- ----------------------------
-- 6、 以 Blob 类型存储存放日历信息， quartz可配置一个日历来指定一个时间范围
-- ---------------------------- 
create table QRTZ_CALENDARS (
    sched_name           varchar(120)    not null            comment '调度名称',
    calendar_name        varchar(200)    not null            comment '日历名称',
    calendar             blob            not null            comment '存放持久化calendar对象',
    primary key (sched_name, calendar_name)
) engine=innodb comment = '日历信息表';

-- ----------------------------
-- 7、 存储已暂停的 Trigger 组的信息
-- ---------------------------- 
create table QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS (
    sched_name           varchar(120)    not null            comment '调度名称',
    trigger_group        varchar(200)    not null            comment 'qrtz_triggers表trigger_group的外键',
    primary key (sched_name, trigger_group)
) engine=innodb comment = '暂停的触发器表';

-- ----------------------------
-- 8、 存储与已触发的 Trigger 相关的状态信息，以及相联 Job 的执行信息
-- ---------------------------- 
create table QRTZ_FIRED_TRIGGERS (
    sched_name           varchar(120)    not null            comment '调度名称',
    entry_id             varchar(95)     not null            comment '调度器实例id',
    trigger_name         varchar(200)    not null            comment 'qrtz_triggers表trigger_name的外键',
    trigger_group        varchar(200)    not null            comment 'qrtz_triggers表trigger_group的外键',
    instance_name        varchar(200)    not null            comment '调度器实例名',
    fired_time           bigint(13)      not null            comment '触发的时间',
    sched_time           bigint(13)      not null            comment '定时器制定的时间',
    priority             integer         not null            comment '优先级',
    state                varchar(16)     not null            comment '状态',
    job_name             varchar(200)    null                comment '任务名称',
    job_group            varchar(200)    null                comment '任务组名',
    is_nonconcurrent     varchar(1)      null                comment '是否并发',
    requests_recovery    varchar(1)      null                comment '是否接受恢复执行',
    primary key (sched_name, entry_id)
) engine=innodb comment = '已触发的触发器表';

-- ----------------------------
-- 9、 存储少量的有关 Scheduler 的状态信息，假如是用于集群中，可以看到其他的 Scheduler 实例
-- ---------------------------- 
create table QRTZ_SCHEDULER_STATE (
    sched_name           varchar(120)    not null            comment '调度名称',
    instance_name        varchar(200)    not null            comment '实例名称',
    last_checkin_time    bigint(13)      not null            comment '上次检查时间',
    checkin_interval     bigint(13)      not null            comment '检查间隔时间',
    primary key (sched_name, instance_name)
) engine=innodb comment = '调度器状态表';

-- ----------------------------
-- 10、 存储程序的悲观锁的信息(假如使用了悲观锁)
-- ---------------------------- 
create table QRTZ_LOCKS (
    sched_name           varchar(120)    not null            comment '调度名称',
    lock_name            varchar(40)     not null            comment '悲观锁名称',
    primary key (sched_name, lock_name)
) engine=innodb comment = '存储的悲观锁信息表';

-- ----------------------------
-- 11、 Quartz集群实现同步机制的行锁表
-- ---------------------------- 
create table QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS (
    sched_name           varchar(120)    not null            comment '调度名称',
    trigger_name         varchar(200)    not null            comment 'qrtz_triggers表trigger_name的外键',
    trigger_group        varchar(200)    not null            comment 'qrtz_triggers表trigger_group的外键',
    str_prop_1           varchar(512)    null                comment 'String类型的trigger的第一个参数',
    str_prop_2           varchar(512)    null                comment 'String类型的trigger的第二个参数',
    str_prop_3           varchar(512)    null                comment 'String类型的trigger的第三个参数',
    int_prop_1           int             null                comment 'int类型的trigger的第一个参数',
    int_prop_2           int             null                comment 'int类型的trigger的第二个参数',
    long_prop_1          bigint          null                comment 'long类型的trigger的第一个参数',
    long_prop_2          bigint          null                comment 'long类型的trigger的第二个参数',
    dec_prop_1           numeric(13,4)   null                comment 'decimal类型的trigger的第一个参数',
    dec_prop_2           numeric(13,4)   null                comment 'decimal类型的trigger的第二个参数',
    bool_prop_1          varchar(1)      null                comment 'Boolean类型的trigger的第一个参数',
    bool_prop_2          varchar(1)      null                comment 'Boolean类型的trigger的第二个参数',
    primary key (sched_name, trigger_name, trigger_group),
    foreign key (sched_name, trigger_name, trigger_group) references QRTZ_TRIGGERS(sched_name, trigger_name, trigger_group)
) engine=innodb comment = '同步机制的行锁表';

commit;
